Αρναούτογλου: «Ύποπτο» σύστημα γύρω από τη χώρα -Πότε ο νέος καύσωνας

Αρκετά ζεστά αναμένεται να κυλήσει η εβδομάδα στη χώρα, εκτός από περιοχές κοντά στο Αιγαίο πέλαγος, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου. Η Δυτική Ελλάδα θα έχει περισσότερη ζέστη από την Ανατολική.

Η κεντρική Ελλάδα κοντά στους 35… στα νησιά στους 28.

Γύρω από τη χώρα μας υπάρχει ένα σύστημα που φέρνει αστάθεια και μας επηρεάζει κατά τόπους.

Το “περίεργο” αυτή τη στιγμή συμβαίνει σε χώρες όπως η Ιταλία, που παρατηρείται μεγάλη ξηρασία!

Αυτός ο συνδυασμός για την Ελλάδα θα κρατηθεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς είμαστε ανάμεσα σε σύστημα που φέρνει ζεστές και πιο δροσερές αέριες μάζες.

Ο Ιούλιος, θα μπει με ζέστη και πλοκάμια που θα απλωθούν προς τη χώρα μας. 5 με 6 Ιουλίου θα αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάνω από 35 βαθμούς με ενδείξεις καύσωνα. Προς τα μέσα όμως με τέλος Ιουλίου ίσως δούμε πτώση θερμοκρασίας.